\chapter{部署}

\section{Clone（克隆）Git 仓库}

使用 git clone 命令，如下：

\lstset{language = bash, style = lgeneral}

\begin{lstlisting}
  $ git clone https://git.thehrz.net/thehrz/yigedinglia.git && cd yigedinglia
\end{lstlisting}

由于于网络原因，此步骤可能十分缓慢或失败。

\section{Docker Compose 部署}

\lstset{language = bash, style = lgeneral}

\begin{lstlisting}
  $ docker compose up --build -d
\end{lstlisting}

由于于网络原因，此步骤可能十分缓慢或失败。

\section{测试服务器}

本项目也提供一个测试服务器，包含所有功能，欢迎使用。由于部署于中国香港，在中国大陆访问响应时间较长。如图 \ref{fig:ping}。

\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=8cm]{ping.png}
  \caption{}
  \label{fig:ping}
\end{figure}

地址: \href{https://yigedinglia.thehrz.net/}{https://yigedinglia.thehrz.net/}