% !TeX root = ../main.tex

\chapter{云服务商与运营商侧}

云服务商是企业与政府客户的供应商。互联网服务供应商（英语：Internet Service Provider，简称ISP，常称网络运营商）则提供网络服务。

\section{常见改造方式}

IPv6改造工作是基于企业、云服务商和运营商通力合作的，这里介绍一些云服务商与运营商侧的工作。

\subsection{IPv6网关}

使用IPv6负载均衡SLB，将来自IPv6客户端的访问请求转发至后端IPv4云服务器。
此方案使应用系统无需进行代码和架构改造，便可为IPv6客户端提供访问，是一种快速、成本较低的过渡方案。
如2022年，阿里云提供的负载均衡ALB服务宣布支持IPv6转换\footnote{来源：\href{https://www.aliyun.com/product/news/detail?id=22919}{https://www.aliyun.com/product/news/detail?id=22919}。}。

\subsection{隧道代理（Tunnel Broker）}

隧道中间人将IPv6流量封装在IPv4互联网的传输链接中，在IPv4互联网上建立起IPv6隧道以打通两个互联网之间的连接。
一些无法接入IPv6网络的用户通过专用隧道软件使用IPv6服务。
如知名互联网服务供应商Hurricane Electric公司对用户提供免费的IPv6隧道代理\footnote{该服务仍在运行: \href{https://tunnelbroker.net}{https://tunnelbroker.net}。}。

