% !TeX root = ../main.tex

\chapter{简介}

\section{研究背景}

在 IPv4 地址资源日渐枯竭的背景下，IPv6 被誉为“互联网的未来”。

最早开发互联网的几个发达国家抢占了先机，并占有大量 IPv4 资源，为其互联网发展铺平了道路，却形成了垄断；众多发展中国家希望用IP协议技术的革新弥补差距。

我国积极参与 IPv6 部署，中国教育和科研计算机网 CERNET2 已经成为全球最大的纯 IPv6 网络之一，国内三大运营商也已在全国范围内的主要城市完成了 IPv6 部署。

但是大多国内网民对 IPv6 技术很陌生，甚至并不了解自己是否正在使用IPv6。

\section{研究目的}

截至2023年12月，我国网民规模达10.92亿人\cite{53rd_statistical_report}，其中 IPv6 活跃用户数达 7.62 亿。
这些数字十分喜人，表明我国的网络技术更新正在进步。
但随之引来的问题却很多，因为缺乏对技术的宣传，一些网民可能“还未准备好”。
运营商静默更新 IPv6，不少用户端设备未更新，导致安全性问题甚至直接使设备无法使用。
为探究中国 IPv6 部署现状，为其发展贡献一些微小的力量，我们以此为题进行了调查。

\section{研究意义}

本研究有利于宣传 IPv6 知识，引发人们对 IPv6 的关注，抛砖引玉关注其中的安全性等问题。

本项目衍生网站 ipv6-test 可测试 IPv6 连通性状况，也可在网站上学习相关知识。
