% !TeX root = ../main.tex

\chapter{云服务商与运营商侧}

云服务商是企业与政府客户的供应商。互联网服务供应商（英语：Internet Service Provider，简称ISP，常称网络运营商）则提供网络服务。

\section{常见改造方式}

IPv6改造工作是基于企业、云服务商和运营商的通力合作的，这里介绍一些云服务商与运营商侧的工作。

\subsection{IPv6网关}

使用IPv6负载均衡SLB，将来自IPv6客户端的访问请求转发至后端IPv4云服务器。
此方案使应用系统无需进行代码和架构改造，便可为IPv6客户端提供访问，是一种快速、成本较低的过渡方案。
如2022年，阿里云提供的负载均衡ALB服务宣布支持IPv6转换\footnote{来源：\href{https://www.aliyun.com/product/news/detail?id=22919}{https://www.aliyun.com/product/news/detail?id=22919}。}。

\subsection{隧道代理（Tunnel Broker）}

隧道中间人将IPv6流量封装在IPv4互联网的传输链接中，在IPv4互联网上建立起IPv6隧道以打通两个互联网之间的连接。
一些无法接入IPv6网络的用户通过专用隧道软件使用IPv6服务。
如知名互联网服务供应商Hurricane Electric公司对用户提供免费的IPv6隧道代理\footnote{该服务仍在运行: \href{https://tunnelbroker.net}{https://tunnelbroker.net}。}。

\section{国内支持情况}

鉴于国内出具的测试报告大多止步于2023年前，如今IPv6发展迅速，我们自行测试了多个云服务商IPv6支持度。

\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{国内云服务商IPv6支持度}
  \label{tab:IPv6_support_by_csp}
  \begin{tabular}{cccc}
    \toprule
    云服务商 & 测试区 & 状态 & 备注（方式）\\
    \midrule
    阿里云 & 中国香港 & 可用 & 可直接开通，轻量应用服务器不支持。\\
    腾讯云 & 中国香港 & 内测 & 云服务器CVM需要申请，轻量应用服务器不支持。\\
    华为云 & 中国南京 & 公测 & 选择支持IPv6的ECS，才可使用IPv4/IPv6双栈网络。\\
    UCloud & 中国香港 & 公测 & NAT64、ULB7、VPC 服务均支持。\\
    QingCloud & 中国香港 & 可用 & 需选择支持IPv6。\\
    
    \bottomrule
  \end{tabular}
  % \begin{tablenotes}
  %   \item 注：表注分两种，第一种是对全表的注释，用不加阿拉伯数字排在表的下边，
  %   前面加“注：”；第二种是和表内的某处文字或数字相呼应的注，
  %   在表里面用带圈的阿拉伯数字在右上角标出，然后在表下面用同样的圈码注出来
  % \end{tablenotes}
\end{table}